亚傅体育app下载,清华体育app

欢迎您访问亚傅体育app下载,清华体育app官网!
最新买球站新闻
当前位置: 首页 > 最新买球站新闻 > 正文
我校召开人才培养工作水平评估会议
发布者: 发布时间:2005-11-15 浏览次数:

11月15日上午,我校在校本部新办公楼五楼双向视频会议室召开了人才培养工作水平评估会议,省教厅专家组一行9人,市教育局局长万鸣,市政府副秘书长丁开路,最新买球站党政领导及各系各部门负责人参加了会议。

省教厅专家组一行

会上,省教厅专家组熊术新组长强调了此次评估的目的和意义,对评估专家组下一步将开展的各项工作作了阐述和说明。专家组听取了校长陈孝宁作的人才培养工作水平自评报告,了解了最新买球站的基本情况和办学特色。专家组就有关问题向相关负责人作了提问。会后,专家组实地察看了我校的实践基地,校本部和南校区的图书馆、教学楼、体育运动场、开心彩食堂等教学、生活基础设施。

据悉,省教厅专家组一行9人是11月13日晚到达我校的,他们将对我校进行为期一周的实地考察评估。专家组将通过问卷调查、随机听课、专题讨论课、专业剖析、抽查试卷或毕业论文、个人访谈、召开师生座谈会等多种方式,依据评估指标体系对我校27年来人才培养工作水平进行全面、客观评估。(郑瑗贞)

相关附件: 该文章没有附件

联系我们

地址:云南省昭通市昭阳区国学路

邮政编码:657000


i昭院APP

官方微信
亚傅体育app下载,清华体育app版权所有 滇ICP备14007228号-1 技术支持:亚傅体育app下载,清华体育app信息技术教育中心 滇公网安备 53060202000069号
亚傅体育app下载官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)