亚傅体育app下载,清华体育app

欢迎您访问亚傅体育app下载,清华体育app官网!
招投标信息
当前位置: 首页 > 招投标信息 > 正文
箱式变压器及电缆维修改造项目中标(成交公告)
发布者: 发布时间:2023-11-03 浏览次数:

一、项目编号:中昕(GC)招字YN(2023)054

二、项目名称:箱式变压器及电缆维修改造项目

三、成交信息

1)标段名称:箱式变压器及电缆维修改造项目

2供应商名称:云南嵘悦建设工程有限公司

3供应商地址:云南省昭通市昭阳区太平街道碧桂园一期二批次7幢三单元3101

4成交金额:434767.85元(大写:肆拾叁万肆仟柒佰陆拾柒元捌角伍分)

四、主要标的信息

工程类

名称:箱式变压器及电缆维修改造项目      数量:1项

五、谈判小组成员名单:钱海燕 、刘磊、程忠玉(采购人代表)

六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日

、其他补充事宜

八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:亚傅体育app下载,清华体育app

地址:昭通市昭阳区国学路

联系人:刘老师

联系方式:0870-3192244

2.采购代理机构信息

名称:中昕国际项目管理有限公司

地址:昆明市西山区滇池2号方舟大厦21楼4号

联系人:王工

联系方式:18987020240

 

 

2023年11月03日


联系我们

地址:云南省昭通市昭阳区国学路

邮政编码:657000


i昭院APP

官方微信
亚傅体育app下载,清华体育app版权所有 滇ICP备14007228号-1 技术支持:亚傅体育app下载,清华体育app信息技术教育中心 滇公网安备 53060202000069号
亚傅体育app下载官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)